enum ADODB.FieldAttributeEnum:

   def enum
      adFldMayDefer = 2
      adFldUpdatable = 4
      adFldUnknownUpdatable = 8
      adFldFixed = 16
      adFldIsNullable = 32
      adFldMayBeNull = 64
      adFldLong = 128
      adFldRowID = 256
      adFldRowVersion = 512
      adFldCacheDeferred = 4096
      adFldIsChapter = 8192
      adFldNegativeScale = 16384
      adFldKeyColumn = 32768
      adFldIsRowURL = 65536
      adFldIsDefaultStream = 131072
      adFldIsCollection = 262144
      adFldUnspecified = -1.

end enum.
