enum ComponentFactory.Krypton.Toolkit.PaletteMetricPadding:

   def enum
      None = 0
      HeaderGroupPaddingPrimary = 1
      HeaderGroupPaddingSecondary = 2
      HeaderGroupPaddingDockInactive = 3
      HeaderGroupPaddingDockActive = 4
      RibbonButtonPadding = 5
      HeaderButtonPaddingPrimary = 6
      HeaderButtonPaddingSecondary = 7
      HeaderButtonPaddingDockInactive = 8
      HeaderButtonPaddingDockActive = 9
      HeaderButtonPaddingForm = 10
      HeaderButtonPaddingCalendar = 11
      HeaderButtonPaddingInputControl = 12
      HeaderButtonPaddingCustom1 = 13
      HeaderButtonPaddingCustom2 = 14
      BarPaddingTabs = 15
      BarPaddingInside = 16
      BarPaddingOutside = 17
      BarPaddingOnly = 18
      BarButtonPadding = 19
      PageButtonPadding = 20
      SeparatorPaddingLowProfile = 21
      SeparatorPaddingHighProfile = 22
      SeparatorPaddingHighInternalProfile = 23
      SeparatorPaddingCustom1 = 24
      ContextMenuItemHighlight = 25
      ContextMenuItemsCollection = 26
      ContextMenuItemOuter = 27
      RibbonAppButton = 28.

end enum.
