interface DataPA.__CS_Event:

   def public event ConnectClientServer signature void (input bRunningCS as logical).

   def public event RunProcedure signature void (input cmethodname as character, input cProcType as character, input cReturnValue as character, input cReturnType as character, input cParameterNames as character, input cParameterTypes as character, input cParameterValues as character, input cParameterDirections as character, input rs1 as System.Object, input rs2 as System.Object, input rs3 as System.Object, input rs4 as System.Object, input rs5 as System.Object, input rs6 as System.Object).

   method public void add_ConnectClientServer(input evt as DataPA.__CS_ConnectClientServerEventHandler).

   method public void remove_ConnectClientServer(input evt as DataPA.__CS_ConnectClientServerEventHandler).

   method public void add_RunProcedure(input evt as DataPA.__CS_RunProcedureEventHandler).

   method public void remove_RunProcedure(input evt as DataPA.__CS_RunProcedureEventHandler).

end interface.
