interface DataPA.__Systems_Event:

   def public event SystemChanged signature void (input Name as character).

   method public void add_SystemChanged(input sc as DataPA.__Systems_SystemChangedEventHandler).

   method public void remove_SystemChanged(input sc as DataPA.__Systems_SystemChangedEventHandler).

end interface.
