enum Infragistics.Win.AppStyling.RoleState:

   def enum
      Normal = 1
      Selected = 2
      HotTracked = 4
      Pressed = 8
      Active = 16
      EditMode = 32
      DataError = 64
      FormulaError = 128
      EmptyRow = 256
      FilterRow = 512
      FilteredIn = 1024
      FilteredOut = 2048
      HasActiveFilters = 4096
      FixedColumn = 8192
      FixedRow = 16384
      GroupByColumn = 32768
      RowHotTracked = 65536
      MergedCell = 131072
      AlternateItem = 262144
      AddRow = 524288
      TemplateAddRow = 1048576
      GroupByRow = 2097152
      Expanded = 4194304
      Focused = 8388608
      ReadOnly = 16777216
      VisitedLink = 33554432
      Checked = 67108864
      Unchecked = 134217728
      Indeterminate = 268435456
      Floating = 536870912
      Vertical = 1073741824
      Horizontal = 2147483648
      RecentlyUsed = 4294967296
      HasActivity = 8589934592
      ActivePreviewPage = 17179869184
      CardView = 34359738368
      Collapsed = 68719476736
      HotTrackSelected = 137438953472
      HotTrackExpanded = 274877906944
      ActiveCell = 549755813888
      AlternateEmptyRow = 1099511627776
      SelectedCell = 2199023255552
      Busy = 4398046511104
      HotTrackedIndirectly = 8796093022208
      DragOver = 17592186044416.

end enum.
