enum Infragistics.Win.DrawPhase flags:

   def enum
      None = 0
      BeforeDrawElement = 1
      BeforeDrawTheme = 2
      AfterDrawTheme = 4
      BeforeDrawBackColor = 8
      AfterDrawBackColor = 16
      BeforeDrawImageBackground = 32
      AfterDrawImageBackground = 64
      BeforeDrawBorders = 128
      AfterDrawBorders = 256
      BeforeDrawImage = 512
      AfterDrawImage = 1024
      BeforeDrawForeground = 2048
      AfterDrawForeground = 4096
      BeforeDrawChildElements = 8192
      AfterDrawChildElements = 16384
      BeforeDrawFocus = 32768
      AfterDrawElement = 65536.

end enum.
