class Infragistics.Win.ImageGlyphInfo
   inherits Infragistics.Win.GlyphInfoBase
   implements System.IDisposable, System.Runtime.Serialization.ISerializable:

   constructor public ImageGlyphInfo(input glyphType as Infragistics.Win.GlyphType, input glyphSize as System.Drawing.Size, input combinedGlyphImage as System.Drawing.Bitmap):
   end constructor.

   constructor public ImageGlyphInfo(input glyphType as Infragistics.Win.GlyphType, input glyphSize as System.Drawing.Size, input combinedGlyphImage as System.Drawing.Bitmap, input description as character):
   end constructor.

   constructor protected ImageGlyphInfo(input info as System.Runtime.Serialization.SerializationInfo, input context as System.Runtime.Serialization.StreamingContext):
   end constructor.

   method public final System.Drawing.Bitmap GetGlyphImage(input buttonState as Infragistics.Win.UIElementButtonState):
   end method.

   method public final void SaveCombinedImage(input fileName as character):
   end method.

   method public final override void Dispose():
   end method.

   method public override void DrawGlyph(input glyphDrawingInfo as Infragistics.Win.GlyphDrawingInfo):
   end method.

end class.
