enum Infragistics.Win.Touch.GestureModes flags:

   def enum
      None = 0
      Zoom = 1
      Rotate = 2
      Pan = 12
      PressAndTap = 16
      TwoFingerTap = 32
      PressAndHold = 256
      All = 319.

end enum.
