enum Infragistics.Win.UIElementButtonState flags:

   def enum
      MouseDown = 1
      MouseOver = 2
      MouseDownAndOver = 3
      Inactive = 4
      StateButtonDown = 8
      Indeterminate = 16.

end enum.
