interface Infragistics.Win.UltraWinChart.IInteractionTool:

   method public logical CanStart().

   method public void Start().

   method public void KeyDown().

   method public void MouseDown().

   method public void MouseMove().

   method public void MouseUp().

   method public void MouseWheel().

   method public void Stop().

end interface.
