enum Infragistics.Win.UltraWinDock.CloseButtonLocation flags:

   def enum
      Default = 0
      Caption = 1
      TabGroup = 2
      TabGroupSelectedTab = 4
      AutoHide = 8
      AllTabs = 10
      AutoHideSelectedTab = 16
      AllSelectedTabs = 20
      All = 31.

end enum.
