enum Infragistics.Win.UltraWinExplorerBar.NavigationPaneExpansionMode flags:

   def enum
      None = 0
      OnButtonClick = 1
      OnSizeChanged = 2
      OnButtonClickOrSizeChanged = 3.

end enum.
