enum Infragistics.Win.UltraWinExplorerBar.UltraExplorerBarStates flags:

   def enum
      ActiveGroupExists = 1
      ActiveGroupExpanded = 2
      ActiveGroupIsFirstGroup = 4
      ActiveGroupIsLastGroup = 8
      ActiveItemExists = 16
      ActiveItemIsFirstItemInGroup = 32
      ActiveItemIsLastItemInGroup = 64
      ActiveItemIsInLastGroup = 128
      ActiveItemIsInFirstGroup = 256
      ActiveGroupOrItemExists = 512
      ActiveGroupOrItemIsLast = 1024
      ActiveGroupOrItemIsFirst = 2048
      GroupPreceedingActiveGroupExpanded = 4096
      GroupPreceedingActiveItemGroupExpanded = 8192
      GroupPreceedingActiveGroupSelected = 16384
      GroupFollowingActiveGroupExpanded = 32768
      GroupFollowingActiveItemGroupExpanded = 65536
      ListbarMode = 131072
      ExplorerBarMode = 262144
      InEditMode = 524288
      ActiveGroupIsSelected = 1048576
      VisibleGroupExists = 2097152
      LastGroupIsSelected = 4194304
      IsMultiColumn = 8388608
      CanTabPreviousFromActiveGroupOrItem = 16777216
      CanTabNextFromActiveGroupOrItem = 33554432
      ActivateableGroupOrItemExists = 67108864
      ActiveItemIsFirstCurrentlyVisibleItemInGroup = 134217728
      ActiveItemIsLastCurrentlyVisibleItemInGroup = 268435456
      ActiveGroupOrItemIsFirstCurrentlyVisibleGroupOrItem = 536870912
      ActiveGroupOrItemIsLastCurrentlyVisibleGroupOrItem = 1073741824
      ActiveGroupOrItemIsEditable = 2147483648
      OutlookNavigationPaneMode = 68719476736
      QuickCustomizeButtonActive = 137438953472
      ActiveGroupInOverflowArea = 274877906944
      ActiveGroupIsFirstActivateableOverflowGroup = 549755813888
      ActiveGroupIsLastActivateableGroup = 17592186044416
      VisualStudio2005ToolboxMode = 35184372088832
      NavigationPaneFlyoutVisible = 70368744177664
      ActiveItemIsStateButton = 140737488355328.

end enum.
