enum Infragistics.Win.UltraWinGrid.DropDownEventIds:

   def enum
      MouseEnterElement = 0
      MouseLeaveElement = 1
      AfterDropDown = 2
      AfterCloseUp = 3
      BeforeDropDown = 4
      InitializeLayout = 5
      InitializeRow = 6
      RowSelected = 7
      TextChanged = 8
      FilterRow = 9
      AfterSortChange = 10
      BeforeSortChange = 11
      BeforeColPosChanged = 12
      AfterColPosChanged = 13
      BeforeRowFilterDropDown = 14
      BeforeRowFilterChanged = 15
      AfterRowFilterChanged = 16
      BeforeCustomRowFilterDialog = 17
      BeforeRowFilterDropDownPopulate = 18
      FilterCellValueChanged = 19
      InitializeRowsCollection = 20
      BeforeColumnChooserDisplayed = 21
      BeforeBandHiddenChanged = 22
      AfterBandHiddenChanged = 23
      AfterRowFilterDropDownPopulate = 24
      LastEventId = 24.

end enum.
