enum Infragistics.Win.UltraWinGrid.HeaderPlacement:

   def enum
      Default = 0
      RepeatOnBreak = 1
      FixedOnTop = 2
      OncePerRowIsland = 3
      OncePerGroupedRowIsland = 4.

end enum.
