enum Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSelectorHeaderStyle:

   def enum
      Default = 0
      None = 1
      ExtendFirstColumn = 2
      SeparateElement = 3
      ColumnChooserButton = 4
      ColumnChooserButtonFixedSize = 5.

end enum.
