enum Infragistics.Win.UltraWinGrid.SpecialRowSeparator flags:

   def enum
      None = 0
      Default = 1
      Headers = 2
      FilterRow = 4
      TemplateAddRow = 8
      FixedRows = 16
      SummaryRow = 32
      EmptyRows = 64
      Reserved = 2147483520
      All = 2147483646.

end enum.
