enum Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridState flags:

   def enum
      Cell = 1
      CellFirst = 2
      CellLast = 4
      HasDropdown = 8
      InEdit = 16
      IsCheckbox = 32
      IsDroppedDown = 64
      Row = 128
      RowChild = 256
      RowExpandable = 512
      RowExpanded = 1024
      RowFirst = 2048
      RowFirstChild = 4096
      RowLast = 8192
      RowLastChild = 16384
      GroupByRow = 32768
      RowDirty = 65536
      SwapDroppedDown = 131072
      FilterDroppedDown = 262144
      FirstRowInGrid = 524288
      LastRowInGrid = 1048576
      FilterRow = 2097152
      AddRow = 4194304
      CanCopy = 8388608
      CanCut = 16777216
      CanDeleteCells = 33554432
      CanPaste = 67108864
      CanUndo = 134217728
      CanRedo = 268435456
      CellMultiline = 536870912
      LastValue = 536870912.

end enum.
