enum Infragistics.Win.UltraWinGrid.XsdConstraintFlags flags:

   def enum
      DefaultValue = 1
      Enumeration = 2
      FixedValue = 4
      ImplicitXsdBaseTypeConstraints = 8
      MaxExclusive = 16
      MaxInclusive = 32
      MaxLength = 64
      MaxRows = 128
      MinExclusive = 256
      MinInclusive = 512
      MinLength = 1024
      MinRows = 2048
      Nullable = 4096
      RegexPattern = 8192
      All = 2147483647.

end enum.
