enum Infragistics.Win.UltraWinListView.ColumnAutoSizeMode flags:

   def enum
      Default = 0
      None = 1
      Header = 2
      VisibleItems = 4
      VisibleItemsAndHeader = 6
      AllItems = 8
      AllItemsAndHeader = 10.

end enum.
