enum Infragistics.Win.UltraWinTabControl.UltraTabControlEventId:

   def enum
      MouseEnterElement = 0
      MouseLeaveElement = 1
      SelectedTabChanging = 2
      SelectedTabChanged = 3
      TabDataInitialized = 4
      TabMoving = 5
      TabMoved = 6
      TabPageResized = 7
      TabScrolling = 8
      TabScrolled = 9
      PerformingAction = 10
      PerformedAction = 11
      ActiveTabChanging = 12
      ActiveTabChanged = 13
      TabClosing = 14
      TabClosed = 15
      BeforeNewTabButtonClicked = 16
      AfterNewTabButtonClicked = 17
      NextEventId = 18.

end enum.
