enum Infragistics.Win.UltraWinTabControl.UltraTabControlStates flags:

   def enum
      FirstTab = 1
      LastTab = 2
      FirstTabRow = 4
      LastTabRow = 8
      IsMultiRow = 16
      TabControl = 32
      TabStripControl = 64
      TabOrientationVertiical = 128
      TabsDisplayed = 256
      ActiveTabIsSelected = 512
      ActiveTabCanBeClosed = 1024
      WizardStyle = 2048.

end enum.
