enum Infragistics.Win.UltraWinTabs.TabLayoutStyle:

   def enum
      SingleRowAutoSize = 0
      SingleRowFixed = 1
      SingleRowSizeToFit = 2
      SingleRowJustified = 3
      SingleRowCompressed = 4
      SingleRowTabsPerRow = 5
      MultiRowAutoSize = 6
      MultiRowFixed = 7
      MultiRowSizeToFit = 8
      MultiRowTabsPerRow = 9.

end enum.
