enum Infragistics.Win.UltraWinTabs.TabSizing:

   def enum
      Default = 0
      Fixed = 1
      Justified = 2
      AutoSize = 3
      Compressed = 4
      TabsPerRow = 5
      SizeToFit = 6.

end enum.
