enum Infragistics.Win.UltraWinToolbars.ToolbarTransitionAreas flags:

   def enum
      None = 0
      Default = 1
      GalleryItems = 2
      MenuItems = 4
      Ribbon = 8
      RibbonTools = 16
      ToolbarTools = 32
      MainMenuTools = 64
      All = -1.

end enum.
