enum Infragistics.Win.UltraWinTree.UpdateMode:

   def enum
      OnActiveNodeChange = 0
      OnActiveNodeChangeOrLostFocus = 1
      OnActiveCellChange = 2
      OnActiveCellChangeOrLostFocus = 3.

end enum.
