enum System.Configuration.Assemblies.AssemblyHashAlgorithm:

   def enum
      None = 0
      MD5 = 32771
      SHA1 = 32772
      SHA256 = 32780
      SHA384 = 32781
      SHA512 = 32782.

end enum.
