enum System.Data.DataViewRowState flags:

   def enum
      None = 0
      Unchanged = 2
      Added = 4
      Deleted = 8
      ModifiedCurrent = 16
      CurrentRows = 22
      ModifiedOriginal = 32
      OriginalRows = 42.

end enum.
