enum System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode:

   def enum
      Default = 0
      Low = 1
      High = 2
      Bilinear = 3
      Bicubic = 4
      NearestNeighbor = 5
      HighQualityBilinear = 6
      HighQualityBicubic = 7
      Invalid = -1.

end enum.
