enum System.Net.Cache.RequestCacheLevel:

   def enum
      Default = 0
      BypassCache = 1
      CacheOnly = 2
      CacheIfAvailable = 3
      Revalidate = 4
      Reload = 5
      NoCacheNoStore = 6.

end enum.
