enum System.Reflection.MethodImplAttributes:

   def enum
      Managed = 0
      IL = 0
      Native = 1
      OPTIL = 2
      Runtime = 3
      CodeTypeMask = 3
      Unmanaged = 4
      ManagedMask = 4
      NoInlining = 8
      ForwardRef = 16
      Synchronized = 32
      NoOptimization = 64
      PreserveSig = 128
      AggressiveInlining = 256
      InternalCall = 4096
      MaxMethodImplVal = 65535.

end enum.
