enum System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType:

   def enum
      Bool = 2
      I1 = 3
      U1 = 4
      I2 = 5
      U2 = 6
      I4 = 7
      U4 = 8
      I8 = 9
      U8 = 10
      R4 = 11
      R8 = 12
      Currency = 15
      BStr = 19
      LPStr = 20
      LPWStr = 21
      LPTStr = 22
      ByValTStr = 23
      IUnknown = 25
      IDispatch = 26
      Struct = 27
      Interface = 28
      SafeArray = 29
      ByValArray = 30
      SysInt = 31
      SysUInt = 32
      VBByRefStr = 34
      AnsiBStr = 35
      TBStr = 36
      VariantBool = 37
      FunctionPtr = 38
      AsAny = 40
      LPArray = 42
      LPStruct = 43
      CustomMarshaler = 44
      Error = 45
      IInspectable = 46
      HString = 47
      LPUTF8Str = 48.

end enum.
