enum System.Security.Cryptography.X509Certificates.X500DistinguishedNameFlags flags:

   def enum
      None = 0
      Reversed = 1
      UseSemicolons = 16
      DoNotUsePlusSign = 32
      DoNotUseQuotes = 64
      UseCommas = 128
      UseNewLines = 256
      UseUTF8Encoding = 4096
      UseT61Encoding = 8192
      ForceUTF8Encoding = 16384.

end enum.
