enum System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode:

   def enum
      None = 1
      ColumnHeader = 2
      AllCellsExceptHeader = 4
      AllCells = 6
      DisplayedCellsExceptHeader = 8
      DisplayedCells = 10
      Fill = 16.

end enum.
