enum System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyleScopes flags:

   def enum
      None = 0
      Cell = 1
      Column = 2
      Row = 4
      DataGridView = 8
      ColumnHeaders = 16
      RowHeaders = 32
      Rows = 64
      AlternatingRows = 128.

end enum.
