enum System.Windows.Forms.DataGridViewHitTestType:

   def enum
      None = 0
      Cell = 1
      ColumnHeader = 2
      RowHeader = 3
      TopLeftHeader = 4
      HorizontalScrollBar = 5
      VerticalScrollBar = 6.

end enum.
