enum System.Windows.Forms.DataGridViewRowHeadersWidthSizeMode:

   def enum
      EnableResizing = 0
      DisableResizing = 1
      AutoSizeToAllHeaders = 2
      AutoSizeToDisplayedHeaders = 3
      AutoSizeToFirstHeader = 4.

end enum.
