interface System.Windows.Forms.ISupportOleDropSource:

   method public void OnQueryContinueDrag(input qcdevent as System.Windows.Forms.QueryContinueDragEventArgs).

   method public void OnGiveFeedback(input gfbevent as System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventArgs).

end interface.
