class System.Windows.Forms.NativeMethods+STATSTG
   inherits System.Object:

   def public variable pwcsName as character.

   def public variable type as integer.

   def public variable cbSize as int64.

   def public variable mtime as int64.

   def public variable ctime as int64.

   def public variable atime as int64.

   def public variable grfMode as integer.

   def public variable grfLocksSupported as integer.

   def public variable clsid_data1 as integer.

   def public variable clsid_data2 as integer.

   def public variable clsid_data3 as integer.

   def public variable clsid_b0 as integer.

   def public variable clsid_b1 as integer.

   def public variable clsid_b2 as integer.

   def public variable clsid_b3 as integer.

   def public variable clsid_b4 as integer.

   def public variable clsid_b5 as integer.

   def public variable clsid_b6 as integer.

   def public variable clsid_b7 as integer.

   def public variable grfStateBits as integer.

   def public variable reserved as integer.

   constructor public STATSTG():
   end constructor.

end class.
