enum System.Windows.Forms.TextFormatFlags flags:

   def enum
      GlyphOverhangPadding = 0
      Left = 0
      Default = 0
      Top = 0
      HorizontalCenter = 1
      Right = 2
      VerticalCenter = 4
      Bottom = 8
      WordBreak = 16
      SingleLine = 32
      ExpandTabs = 64
      NoClipping = 256
      ExternalLeading = 512
      NoPrefix = 2048
      Internal = 4096
      TextBoxControl = 8192
      PathEllipsis = 16384
      EndEllipsis = 32768
      ModifyString = 65536
      RightToLeft = 131072
      WordEllipsis = 262144
      NoFullWidthCharacterBreak = 524288
      HidePrefix = 1048576
      PrefixOnly = 2097152
      PreserveGraphicsClipping = 16777216
      PreserveGraphicsTranslateTransform = 33554432
      NoPadding = 268435456
      LeftAndRightPadding = 536870912.

end enum.
