interface System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IEnumOLEVERB:

   method public integer Next(input celt as integer, input rgelt as System.Windows.Forms.NativeMethods+tagOLEVERB, input pceltFetched as System.Int32 extent).

   method public integer Skip(input celt as integer).

   method public void Reset().

   method public void Clone(input ppenum as System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IEnumOLEVERB).

end interface.
