interface System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IEnumVariant:

   method public integer Next(input celt as integer, input rgvar as System.IntPtr, input pceltFetched as System.Int32 extent).

   method public void Skip(input celt as integer).

   method public void Reset().

   method public void Clone(input ppenum as System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IEnumVariant extent).

end interface.
