interface System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IQuickActivate:

   method public void QuickActivate(input pQaContainer as System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+tagQACONTAINER, input pQaControl as System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+tagQACONTROL).

   method public void SetContentExtent(input pSizel as System.Windows.Forms.NativeMethods+tagSIZEL).

   method public void GetContentExtent(input pSizel as System.Windows.Forms.NativeMethods+tagSIZEL).

end interface.
