interface System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IStorage:

   method public System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IStream CreateStream(input pwcsName as character, input grfMode as integer, input reserved1 as integer, input reserved2 as integer).

   method public System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IStream OpenStream(input pwcsName as character, input reserved1 as System.IntPtr, input grfMode as integer, input reserved2 as integer).

   method public System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IStorage CreateStorage(input pwcsName as character, input grfMode as integer, input reserved1 as integer, input reserved2 as integer).

   method public System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IStorage OpenStorage(input pwcsName as character, input pstgPriority as System.IntPtr, input grfMode as integer, input snbExclude as System.IntPtr, input reserved as integer).

   method public void CopyTo(input ciidExclude as integer, input pIIDExclude as System.Guid extent, input snbExclude as System.IntPtr, input stgDest as System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IStorage).

   method public void MoveElementTo(input pwcsName as character, input stgDest as System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IStorage, input pwcsNewName as character, input grfFlags as integer).

   method public void Commit(input grfCommitFlags as integer).

   method public void Revert().

   method public void EnumElements(input reserved1 as integer, input reserved2 as System.IntPtr, input reserved3 as integer, input ppVal as System.Object).

   method public void DestroyElement(input pwcsName as character).

   method public void RenameElement(input pwcsOldName as character, input pwcsNewName as character).

   method public void SetElementTimes(input pwcsName as character, input pctime as System.Windows.Forms.NativeMethods+FILETIME, input patime as System.Windows.Forms.NativeMethods+FILETIME, input pmtime as System.Windows.Forms.NativeMethods+FILETIME).

   method public void SetClass(input clsid as System.Guid).

   method public void SetStateBits(input grfStateBits as integer, input grfMask as integer).

   method public void Stat(input pStatStg as System.Windows.Forms.NativeMethods+STATSTG, input grfStatFlag as integer).

end interface.
