enum System.Xml.XmlDictionaryReaderQuotaTypes flags:

   def enum
      MaxDepth = 1
      MaxStringContentLength = 2
      MaxArrayLength = 4
      MaxBytesPerRead = 8
      MaxNameTableCharCount = 16.

end enum.
