enum Telerik.WinControls.ElementState:

   def enum
      Initial = 0
      Constructing = 1
      Constructed = 2
      Loading = 3
      Loaded = 4
      Unloaded = 5
      Disposing = 6
      Disposed = 7.

end enum.
