interface Telerik.WinControls.Layouts.IScrollViewer:

   def public property Virtualized as logical
      get.

   method public void LineDown().

   method public void LineLeft().

   method public void LineRight().

   method public void LineUp().

   method public void PageDown().

   method public void PageLeft().

   method public void PageRight().

   method public void PageUp().

   method public void ScrollToTop().

   method public void ScrollToBottom().

   method public void ScrollToLeftEnd().

   method public void ScrollToRightEnd().

   method public void ScrollToHome().

   method public void ScrollToEnd().

   method public void ScrollElementIntoView(input element as Telerik.WinControls.RadElement).

end interface.
