interface Telerik.WinControls.Primitives.ITextPrimitive:

   method public void PaintPrimitive(input graphics as Telerik.WinControls.Paint.IGraphics, input angle as decimal, input scale as System.Drawing.SizeF, input textParams as Telerik.WinControls.Primitives.TextParams).

   method public void PaintPrimitive(input graphics as Telerik.WinControls.Paint.IGraphics, input textParams as Telerik.WinControls.Primitives.TextParams).

   method public System.Drawing.SizeF MeasureOverride(input availableSize as System.Drawing.SizeF, input textParams as Telerik.WinControls.Primitives.TextParams).

   method public void OnMouseMove(input sender as System.Object, input e as System.Windows.Forms.MouseEventArgs).

   method public System.Drawing.SizeF GetTextSize(input proposedSize as System.Drawing.SizeF, input textParams as Telerik.WinControls.Primitives.TextParams).

   method public System.Drawing.SizeF GetTextSize(input textParams as Telerik.WinControls.Primitives.TextParams).

end interface.
