enum Telerik.WinControls.RadEasingType:

   def enum
      Linear = 0
      InQuad = 1
      OutQuad = 2
      InOutQuad = 3
      InCubic = 4
      OutCubic = 5
      InOutCubic = 6
      InQuart = 7
      OutQuart = 8
      InOutQuart = 9
      InQuint = 10
      OutQuint = 11
      InOutQuint = 12
      InSine = 13
      OutSine = 14
      InOutSine = 15
      InExponential = 16
      OutExponential = 17
      InOutExponential = 18
      InCircular = 19
      OutCircular = 20
      InOutCircular = 21
      InElastic = 22
      OutElastic = 23
      InOutElastic = 24
      InBack = 25
      OutBack = 26
      InOutBack = 27
      InBounce = 28
      OutBounce = 29
      InOutBounce = 30
      Default = 31.

end enum.
