interface Telerik.WinControls.UI.IPrintable:

   method public integer BeginPrint(input sender as Telerik.WinControls.UI.RadPrintDocument, input args as System.Drawing.Printing.PrintEventArgs).

   method public logical EndPrint(input sender as Telerik.WinControls.UI.RadPrintDocument, input args as System.Drawing.Printing.PrintEventArgs).

   method public logical PrintPage(input pageNumber as integer, input sender as Telerik.WinControls.UI.RadPrintDocument, input args as System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs).

   method public System.Windows.Forms.Form GetSettingsDialog(input document as Telerik.WinControls.UI.RadPrintDocument).

end interface.
